                         Riassunto dei Comandi DOS

La serie dei programmi DOS di utilità, è chiamata "Comandi DOS". Questi
programmi di utilità hanno delle funzioni speciali che permettono all'utente
di gestire le varie operazioni.

Per eseguire un comando DOS, basta battere il nome del comando seguito da
alcuni parametri. Alcuni comandi come CLS (per ripulire lo schermo), non hanno
bisogno di alcun parametro mentre altri comandi richiedono dei parametri
specifici per sapere dove operare.

Alcuni parametri possono essere obbligatori mentre altri opzionali. In entrambi
i casi l'ordine in cui i parametri vengono inseriti è molto importante. E'
proprio per questo che bisogna rispettare la sintassi di ogni comando.

Per spiegare i vari parametri di un comando DOS, viene usata una speciale
notazione chiamata "Notazione di formato", nella quale sono mostrati tutti i
parametri di un determinato comando nell'ordine in cui devono essere inseriti.
Viene indicato inoltre se essi sono opzionali, obbligatori e così via.

HelpDOS usa la stessa notazione del manuale DOS. E' importante capire le
convenzioni usate nei manuali per interpretare come ogni comando deve essere
utilizzato.

La simbologia usata viene spiegata di seguito, ma potrete trovarla brevemente
spiegata nella finestra di aiuto che si ottiene premendo il tasto F1 durante
l'esecuzione del programma HelpDOS.


                           Convenzioni Adottate

PAROLE-CHIAVE: Vengono scritte in maiuscolo. Devono essere inserite nel comando
come appaiono anche se non ha alcuna importanza l'utilizzao delle maiuscole
piuttosto delle minuscole.

LETTERE MINUSCOLE: Devono essere rimpiazzate dagli argomenti che descrivono.
Quando appare ad esempio la parola "nomefile" significa che dovrete inserire
in quella posizione il nome del file interessato. Si possono usare
indifferentemente le lettere maiuscole o minuscole.

PARENTESI QUADRE [ ]: I parametri racchiusi tra parentesi quadre rappresentano
parametri opzionali. Nel caso in cui si voglia usare il parametro opzionale,
lo si dovrà rimpiazzare con l'argomento descritto e non trascrivere le
parentesi.

BARRA |: I parametri separati dalla barra indicano delle scelte. La barra sta
per "oppure". Ad esempio, ON | OFF indica che si può scegliere tra i parametri
ON o OFF, ma che non si possono scegliere entrambi. Per eseguire il comando si
dovrà dunque indicare una delle due opzioni così come compaiono nella
notazione, ma non si dovrà trascrivere la barra.

PUNTINI (...): I tre puntini indicano che è possibile ripetere il parametro
precedente per il numero di volte occorrente. I puntini non dovranno essere
trascritti durante l'esecuzione del comando.


                          Esempi di Notazione di Formato

Nel comando CHDIR (per cambiare il direttorio), entrambi i parametri d: e path,
sono opzionali poiché racchiusi tra parentesi quadre.

          CHDIR [d:][path]

Nel comando RMDIR (per rimuovere il direttorio), il parametro d: è opzionale,
ma il path deve essere specificato.

          RMDIR [d:]path

Il comando BREAK ha un solo parametro opzionale da scegliere tra ON o OFF.
Dunque potete battere BREAK senza alcun parametro oppure BREAK ON o BREAK OFF. 
Non è possibile battere BREAK ON OFF.

          BREAK [ON | OFF]

Nel comando ASSIGN, i puntini (...) indicano che il parametro precedente [x=y]
può essere ripetuto quante volte è necessario. ASSIGN può essere battuto senza
alcun parametro, oppure nei seguenti modi: ASSIGN a=b, ASSIGN a=b b=c, ASSIGN
a=b b=c c=d e così via.

          ASSIGN [x=y [...]]


                     Drive di Default e Path di Direttorio

Per molti comandi DOS non è necessario specificare la lettera corrispondente al
drive ([d:]). Se omettete una lettera di drive che è opzionale, il DOS assume
che deve operare sul drive di default. Supponete, ad essempio, che il drive di
default sia A e che volete listare il contenuto del direttorio del disco
contenuto nelo drive B. In questo caso dovrete indicare DIR B:. Volendo invece
visualizzare il contenuto del disco nel drive di default, la lettera del drive
può essere omessa e basta quindi indicare DIR.

Così accade anche per molti comandi per quel che riguarda il path ([path]). Se
non si specifica il path, il DOS assume il direttorio corrente.


                          Comandi Interni ed Esterni

I comandi DOS possono essere "interni" o "esterni". I comandi interni sono
residenti in memoria e possono essere eseguiti in qualunque momento purché si
stia lavorando in DOS. I comandi esterni si trovano sul disco e vengono
caricati in memoria solo quando vengono eseguiti. I files contenenti comandi
esterni vengono chiamati "files comando" e hanno un'estensione uguale a .COM o
.EXE. Ad esempio, il file contenente il comando DISKCOMP è DISKCOMP.COM. Per
poter eseguire un comando esterno è necessario che il disco su cui si trova il
comando stesso sia quello di default.

HelpDOS specifica nella prima riga relativa alla descrizione di ogni comando,
se si tratta di un comando interno o esterno. Quella che segue è la prima riga
del testo di aiuto relativo al comando DISKCOMP.

      ---------------  DISKCOMP - Comando DOS Esterno  ----------------

Come si può vedere, essa indica che DISKCOMP è un comandi DOS esterno.
